\begindata
 
         SITES         = ( 'INTERCEPTOR_COCA',
                           'INTERCEPTOR_DFP_SCIENA',
                           'INTERCEPTOR_ENVISS',
                           'INTERCEPTOR_HI',
                           'INTERCEPTOR_MIRMIS_NIR',
                           'INTERCEPTOR_MIRMIS_MIR',
                           'INTERCEPTOR_MIRMIS_TIRI',
                           'INTERCEPTOR_OPIC',
                           'INTERCEPTOR_PS',
                           'INTERCEPTOR_NAC',
                           'INTERCEPTOR_WAC')
 
         INTERCEPTOR_COCA_CENTER = -1000701
         INTERCEPTOR_COCA_FRAME  = 'INTERCEPTOR_TUTTLE_NPO'
         INTERCEPTOR_COCA_IDCODE = -1000699
         INTERCEPTOR_COCA_XYZ    = ( 0.00014, 0.00081, 0.00108898 )

         INTERCEPTOR_DFP_SCIENA_CENTER = -1000701
         INTERCEPTOR_DFP_SCIENA_FRAME  = 'INTERCEPTOR_TUTTLE_NPO'
         INTERCEPTOR_DFP_SCIENA_IDCODE = -1000679
         INTERCEPTOR_DFP_SCIENA_XYZ    = ( 0.000198, 0.0009889, 0.00116898 )

         INTERCEPTOR_MIRMIS_NIR_CENTER = -1000701
         INTERCEPTOR_MIRMIS_NIR_FRAME  = 'INTERCEPTOR_TUTTLE_NPO'
         INTERCEPTOR_MIRMIS_NIR_IDCODE = -1000669
         INTERCEPTOR_MIRMIS_NIR_XYZ    = ( -0.0006389, 0.000093, 0.00155 )

         INTERCEPTOR_MIRMIS_MIR_CENTER = -1000701
         INTERCEPTOR_MIRMIS_MIR_FRAME  = 'INTERCEPTOR_TUTTLE_NPO'
         INTERCEPTOR_MIRMIS_MIR_IDCODE = -1000668
         INTERCEPTOR_MIRMIS_MIR_XYZ    = ( -0.0006389, 0.000093, 0.00155 )

         INTERCEPTOR_MIRMIS_TIRI_CENTER = -1000701
         INTERCEPTOR_MIRMIS_TIRI_FRAME  = 'INTERCEPTOR_TUTTLE_NPO'
         INTERCEPTOR_MIRMIS_TIRI_IDCODE = -1000667
         INTERCEPTOR_MIRMIS_TIRI_XYZ    = ( -0.0006389, 0.000093, 0.00155 )

         INTERCEPTOR_HI_CENTER = -1000702
         INTERCEPTOR_HI_FRAME  = 'INTERCEPTOR_B1_NPO'
         INTERCEPTOR_HI_IDCODE = -1000698
         INTERCEPTOR_HI_XYZ    = ( -0.00039, 0.000088, 0.0006 )

         INTERCEPTOR_WAC_CENTER = -1000702
         INTERCEPTOR_WAC_FRAME  = 'INTERCEPTOR_B1_NPO'
         INTERCEPTOR_WAC_IDCODE = -1000695
         INTERCEPTOR_WAC_XYZ    = ( 0, -0.00009, 0.00045 )

         INTERCEPTOR_NAC_CENTER = -1000702
         INTERCEPTOR_NAC_FRAME  = 'INTERCEPTOR_B1_NPO'
         INTERCEPTOR_NAC_IDCODE = -1000696
         INTERCEPTOR_NAC_XYZ    = ( -0.0002, 0.00009, 0.0 )

         INTERCEPTOR_PS_CENTER = -1000702
         INTERCEPTOR_PS_FRAME  = 'INTERCEPTOR_B1_NPO'
         INTERCEPTOR_PS_IDCODE = -1000697   
         INTERCEPTOR_PS_XYZ    = ( -0.00057, 0, 0.00039 )

         INTERCEPTOR_OPIC_CENTER = -1000703
         INTERCEPTOR_OPIC_FRAME  = 'INTERCEPTOR_B2_SPIN'
         INTERCEPTOR_OPIC_IDCODE = -1000693  
         INTERCEPTOR_OPIC_XYZ    = ( -0.00039, -0.00039, -0.00003 )

         INTERCEPTOR_ENVISS_CENTER = -1000703
         INTERCEPTOR_ENVISS_FRAME  = 'INTERCEPTOR_B2_SPIN'
         INTERCEPTOR_ENVISS_IDCODE = -1000694     
         INTERCEPTOR_ENVISS_XYZ    = ( 0.00049, 0, -0.00007 )
 
 
\begintext